i1 (diode equation) i2 (KCL equation)

1.7535 1.754 1.7545 1.755 1.7555 1.756 1.7565

3.24

3.245

3.25

3.255

3.26 x 10^{-3}

Voltage (V)

Current (A)

Current as a function of Voltage for Series Resistor-Diode Circuit